%----------------------------------------------------------------------------
% Magic User's Manual
%----------------------------------------------------------------------------

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1994/12/01]
\documentclass[letterpaper,twoside,12pt]{book}
\usepackage{epsfig,times}

\setlength{\textwidth}{8.5in}
\addtolength{\textwidth}{-2.0in}
\setlength{\textheight}{11.0in}
\addtolength{\textheight}{-2.0in}
\setlength{\oddsidemargin}{0in}
\setlength{\evensidemargin}{0pt}
\setlength{\topmargin}{-0.5in}
\setlength{\headheight}{0.2in}
\setlength{\headsep}{0.3in}
\setlength{\topskip}{0pt}

\def\hinch{\hspace*{0.5in}}
\def\starti{\begin{center}\begin{tabbing}\hinch\=\hinch\=\hinch\=hinch\hinch\=\kill}
\def\endi{\end{tabbing}\end{center}}
\def\ii{\>\>\>}
\def\mytitle{Magic Tutorial \#X: Title_goes_here}

%----------------------------------------------------------------------------

\begin{document}

\makeatletter
\newcommand{\ps@magic}{%
	\renewcommand{\@oddhead}{\mytitle\hfil\today}%
	\renewcommand{\@evenhead}{\today\hfil\mytitle}%
	\renewcommand{\@evenfoot}{\hfil\textrm{--{\thepage}--}\hfil}%
	\renewcommand{\@oddfoot}{\@evenfoot}}
\newcommand{\ps@mplain}{%
	\renewcommand{\@oddhead}{}%
	\renewcommand{\@evenhead}{}%
	\renewcommand{\@evenfoot}{\hfil\textrm{--{\thepage}--}\hfil}%
	\renewcommand{\@oddfoot}{\@evenfoot}}
\makeatother
\pagestyle{magic}

\begin{frontmatter}

\tableofcontents

\listoffigures

\listoftables

\end{frontmatter}

\chapter Overview
\input{introduction.tex}

\chapter Manual Pages---Section 1 (Programs)

\chapter Manual Pages---Section 3 (Libraries)

\chapter Manual Pages---Section 5 (File Formats)

\chapter Manual Pages---Section 8 (System Maintenance)

\chapter Tutorials
\input{tut1.tex}
\input{tut2.tex}
\input{tut3.tex}
\input{tut4.tex}
\input{tut5.tex}
\input{tut6.tex}
\input{tut7.tex}
\input{tut8.tex}
\input{tut9.tex}
\input{tut10.tex}
\input{tut11.tex}
\input{tutwrl1.tex}
\input{tutscm1.tex}
\input{tutscm2.tex}
\input{tutscm3.tex}
\input{tutscm4.tex}

\chapter Maintainer's Manuals
\input{maint1.tex}
\input{maint2.tex}
\input{maint3.tex}
\input{maint4.tex}

\chapter Technology Manuals

\appendix

\chapter Other Reports In This Series

\end{document}
