DESIGN test ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 1000 1000 ) ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
REGIONS 3 ;
- a ( 100 700 ) ( 300 900 ) ;
- b ( 700 700 ) ( 900 900 ) + TYPE GUIDE ;
- c ( 100 100 ) ( 900 200 ) ( 100 200 ) ( 200 300 ) ( 800 200 ) ( 900 300 ) + TYPE FENCE ;
END REGIONS
BLOCKAGES 51 ;
   - PLACEMENT RECT ( 450 450 ) ( 550 550 ) ;
END BLOCKAGES
END DESIGN
