VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN dummy_design ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;

DIEAREA ( 21500 7000 ) ( 26000 9000 ) ;

VIAS 1 ;
    - via1_2_XXXX_XXX_X_X_XXX_XXX + VIARULE MYVIA1_ARRAY + CUTSIZE 246 246  + LAYERS METAL_1 VIA_1 METAL_2  + CUTSPACING 231 231  + ENCLOSURE 62 137 8 61  + ROWCOL 1 8  ;
END VIAS
 
 
SPECIALNETS 1 ;
    - VDD 
# ( PIN VDD ) ( * vdd ) 
      + USE POWER
      + ROUTED METAL_1 0 + SHAPE STRIPE ( 23620 7840 ) via1_2_XXXX_XXX_X_X_XXX_XXX ;
END SPECIALNETS
 
END DESIGN
