VERSION 5.8 ;
DESIGN test ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( -1 -1 ) ( 8 8 ) ;
NETS 1 ;
- dummy + ROUTED M1 ( 0 0 ) ( 5 0 ) VIRTUAL ( 7 1 ) RECT ( -3 0 -1 2 ) ( 7 7 ) ;
END NETS
END DESIGN
