VERSION 5.8 ;

DESIGN test ;

UNITS DISTANCE MICRONS 2000 ;

DIEAREA ( 0 0 ) ( 6000 3000 ) ;

VIAS 1 ;
END VIAS

NETS 1 ;
  - dummy + ROUTED M2 ( 1670 830 ) ( * * 300 ) ( 4950 * 300 ) ( * 2000 300 ) ;
END NETS

END DESIGN
