VERSION 5.8 ;
DESIGN top ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 1000000 1000000 ) ;
COMPONENTS 3 ;
- a a + PLACED ( 0 0 ) N ;
- b b + PLACED ( 600000 0 ) N ;
- c c + PLACED ( 500000 500000 ) N ;
END COMPONENTS
END DESIGN
