
VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN foreigncells ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;

DIEAREA ( 0 0 ) ( 1000 2000 ) ;

COMPONENTS 3 ;
 - macro1 macro1 + PLACED ( 0 0 ) N ;
END COMPONENTS

END DESIGN

