EXPORTS

ivl_design_flag
ivl_design_process
ivl_design_root

ivl_const_bits
ivl_const_pin
ivl_const_pins
ivl_const_signed

ivl_expr_type
ivl_expr_bits
ivl_expr_name
ivl_expr_opcode
ivl_expr_oper1
ivl_expr_oper2
ivl_expr_oper3
ivl_expr_parm
ivl_expr_parms
ivl_expr_repeat
ivl_expr_signed
ivl_expr_string
ivl_expr_width

ivl_logic_name
ivl_logic_basename
ivl_logic_type
ivl_logic_pin
ivl_logic_pins

ivl_lpm_name
ivl_lpm_type
ivl_lpm_width

ivl_lpm_ff
ivl_lpm_ff_clk
ivl_lpm_ff_data
ivl_lpm_ff_q

ivl_lval_mux
ivl_lval_pin
ivl_lval_pins

ivl_nexus_name
ivl_nexus_ptrs
ivl_nexus_ptr

ivl_nexus_ptr_pin
ivl_nexus_ptr_sig

ivl_scope_children
ivl_scope_logs
ivl_scope_log
ivl_scope_lpms
ivl_scope_lpm
ivl_scope_name
ivl_scope_sigs
ivl_scope_sig

ivl_signal_pin
ivl_signal_pins
ivl_signal_port
ivl_signal_type
ivl_signal_name
ivl_signal_basename

ivl_process_type
ivl_process_stmt

ivl_statement_type

ivl_stmt_block_count
ivl_stmt_block_stmt
ivl_stmt_cond_expr
ivl_stmt_cond_false
ivl_stmt_cond_true
ivl_stmt_delay_val
ivl_stmt_lval
ivl_stmt_lvals
ivl_stmt_lwidth
ivl_stmt_name
ivl_stmt_parm
ivl_stmt_parm_count
ivl_stmt_rval
ivl_stmt_sub_stmt
