EXPORTS

vpi_chk_error
vpi_compare_objects
vpi_control
vpi_flush
vpi_fopen
vpi_free_object
vpi_get
vpi_get64
vpi_get_delays
vpi_get_file
vpi_get_str
vpi_get_systf_info
vpi_get_time
vpi_get_userdata
vpi_get_value
vpi_get_vlog_info
vpi_handle
vpi_handle_by_index
vpi_handle_by_name
vpi_handle_multi
vpi_iterate
vpi_mcd_close
vpi_mcd_flush
vpi_mcd_name
vpi_mcd_open
vpi_mcd_printf
vpi_mcd_vprintf
vpi_printf
vpi_put_delays
vpi_put_userdata
vpi_put_value
vpi_register_cb
vpi_register_systf
vpi_release_handle
vpi_remove_cb
vpi_scan
vpi_sim_control
vpi_sim_vcontrol
vpi_vprintf

vpip_calc_clog2
vpip_count_drivers
vpip_format_strength
vpip_format_pretty
vpip_make_systf_system_defined
vpip_mcd_rawwrite
vpip_set_return_value
