
EXPORTS

    vpi_free_object
    vpi_get
    vpi_get_str
    vpi_get_time
    vpi_get_value
    vpi_get_vlog_info
    vpi_handle
    vpi_handle_by_index
    vpi_iterate
    vpi_mcd_close
    vpi_mcd_fgetc
    vpi_mcd_fputc
    vpi_mcd_init
    vpi_mcd_name
    vpi_mcd_open
    vpi_mcd_open_x
    vpi_mcd_printf
    vpi_printf
    vpi_put_value
    vpi_register_cb
    vpi_register_systf
    vpi_remove_cb
    vpi_scan
    vpi_sim_control
    vpip_attach_to_scope
    vpip_bits_get_value
    vpip_bits_resolve
    vpip_bits_set_value
    vpip_callfunc
    vpip_calltask
    vpip_finished
    vpip_init_simulation
    vpip_make_iterator
    vpip_make_memory
    vpip_make_net
    vpip_make_number_const
    vpip_make_reg
    vpip_make_scope
    vpip_make_string_const
    vpip_make_time_var
    vpip_get_null
    vpip_pair_resolve
    vpip_run_value_changes
    vpip_set_vlog_info
    vpip_sim_cancel_event
    vpip_sim_insert_event
    vpip_sim_time
    vpip_get_simulation_obj
    vpip_simulation_run
    vpip_get_sysfunc_rt
    vpip_get_systask_rt
    vpip_time_scale
