EXPORTS

vpi_chk_error
vpi_control
vpi_free_object
vpi_get
vpi_get_str
vpi_get_time
vpi_get_userdata
vpi_get_value
vpi_get_vlog_info
vpi_handle
vpi_handle_by_index
vpi_handle_by_name
vpi_iterate
vpi_mcd_close
vpi_mcd_fgetc
vpi_mcd_fputc
vpi_mcd_name
vpi_mcd_open
vpi_mcd_open_x
vpi_mcd_printf
vpi_printf
vpi_put_userdata
vpi_put_value
vpi_register_cb
vpi_register_systf
vpi_remove_cb
vpi_scan
vpi_sim_control
vpi_sim_vcontrol
vpi_vprintf
